ComeUp Blazer M3 – 8,000 lbs. – 12V

Triple Motor de 8.0hp cada uno

Tres contactores sellados sumergibles

Sistema de engranaje de tres etapas

Doble sistema de freno; de trinquete dentro de la caja de engranajes y neumático externo

Sistema de clutch neumático para ser operado desde el interior del vehículo

Uno de los motores se puede quitar para ajustar el winch para diferentes usos

Versión de tambor grande para alojar hasta 60 metros de cuerda sintética (bajo pedido)

Especificaciones

Capacidad

8,000 lb (3,630 kg)

Motor | 8.0 hp – 12V (3 Unidades)
Engranajes | Piñones rectos 3 Etapas – 33.6:1
Clutch | Neumático
Freno | Freno de trinquete (interno) + freno neumático externo
Construcción | Carcaza Aluminio con tambor en acero al carbón
Tamaño del Tambor | 2.5″ x 8.6 x 11.2″ (63.5 x 219 x 285 mm)
Control Remoto | Sumergible con cable de 5m
Guaya | Sintética
Medidas de Guaya | 7/16″ x 151′ (11 mm x 46 m)
Patrón de Montaje | 13″ x 4.5″ (330 x 114.3  mm)
Peso del Winch | 209.4 lb (95 kg)
Peso Neto | 295.4 lb (134 kg)
Dimensiones de Empaque | No disponible

La entrada ComeUp Blazer M3 – 8,000 lbs. – 12V se publicó primero en iguana 4x4 | Accesorios para camionetas 4x4.